-- --------------------------------------------------------------------------------------
-- 系统版本发布记录 - v1.1
-- 功能：记录Jenkins日志优化版本
-- 作者：qqchen
-- 日期：2025-12-09 14:13
-- --------------------------------------------------------------------------------------

-- 插入 1.1 日志优化发布记录
INSERT INTO system_release (
    create_by, create_time, update_by, update_time, version, deleted,
    release_version, module, release_date, changes, notified, delay_minutes, estimated_duration, enable_auto_shutdown
)
VALUES (
    'system', NOW(), 'system', NOW(), 1, 0,
    1.47, 'ALL', NOW(),
    '【后端】
1、修复K8S日志流多并发连接只有部分能返回数据的问题
2、恢复K8S日志流ApiClient缓存机制
3、优化日志流线程池配置
【前端】
1、修复最小化窗口时Monaco滚动条残影问题
2、修复停止按钮点击后未切换为开始按钮的问题
3、新增自动换行功能，在控制栏添加换行切换按钮，用户可手动切换紧凑/详细模式',
    0, NULL, NULL, 0
);
