-- --------------------------------------------------------------------------------------
-- 系统版本发布记录 - v1.1
-- 功能：记录Jenkins日志优化版本
-- 作者：qqchen
-- 日期：2025-12-09 14:13
-- --------------------------------------------------------------------------------------

-- 插入 1.1 日志优化发布记录
INSERT INTO system_release (
    create_by, create_time, update_by, update_time, version, deleted,
    release_version, module, release_date, changes, notified, delay_minutes, estimated_duration, enable_auto_shutdown
)
VALUES (
    'system', NOW(), 'system', NOW(), 1, 0,
    1.48, 'ALL', NOW(),
    '【后端】
修复Git集成RestTemplate未配置超时导致VPN断开时线程永久阻塞的问题，新增连接超时5秒、读取超时10秒配置
新增外部系统健康检查定时任务（ExternalSystemHealthCheckScheduler），支持Jenkins/Git/K8s连通性检测
新增外部系统健康检查专用虚拟线程池（externalSystemHealthCheckExecutor），支持大量并发检测
实现分级告警机制，连续失败3次触发警告、5次触发严重告警，使用Redis记录失败计数
优化告警通知策略，连接恢复时仅记录日志不发送通知，避免通知轰炸',
    0, NULL, NULL, 0
);
